0 5 10 15 20

0

0.05

0.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Time

Angiostatin

Position

Concentration of Angiostatin

0 5 10 15 20

0

0.05

0.1 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Time

Protease

Position

Concentration of Protease