0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0

0.5

1

1.5

2

2.5

Position

Endothelial Cell concentration

Endothelial Cell concentration for varying gamma1 values

Gamma1 = 1.0 Gamma1 = 1.2 Gamma1 = 1.4 Gamma1 = 1.6 Gamma1 = 1.8 Gamma1 = 2.0